Title: Terminale 2020 / C1_Acide-base

Q: Quelle est la définition du pH ?
A: Le pH d’une solution est une grandeur sans dimension définie par :
Où [H_3O^+] est la concentration molaire en ions oxonium H_3O^+, exprimée en mol.L^-1.
c^o est appelée concetrnation standard, c^o = 1 mol.L^-1

Q: Quelle est la définition d'un acide ?
A: Un acide est une espèce capable de céder au moins un proton H^+ (ion hydrogène).

Q: Quel signe utilise-t-on pour dire que la réaction n'est pas totale?
A: ⇌

Q: Donner les deux couples acide-base de l'eau.
A: H_2O/HO^-
H_3O^+/H_2O

Q: Quelle est la définition d'une base ?
A: Une base est une espèce capable de capter au moins un proton H^+.

Quel est le schéma de Lewis de l'acide éthanoïque ?

Quel est le schéma de Lewis de l'ion éthanoate ?

Q: Quel est le schéma de Lewis d'un ion ammonium R'-NH_3^+ ?
A: Schéma de Lewis :

Q: Quel est le schéma de Lewis d'une amine R'-NH_2 ?
A: schéma de Lewis :

Q: Qu'est ce qu'une espèce chimique amphotère ?
A: Il s'agit d'une espèce qui est à la fois un acide et une base.